INSERT INTO tipo_entrada(tipo_entrada) VALUES('HDMI');
INSERT INTO tipo_entrada(tipo_entrada) VALUES('Tipo c');
INSERT INTO tipo_entrada(tipo_entrada) VALUES('VGA');
